-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.50016094489
cusum  =  0.173246948083
eta  =  0.523026461657
hl_amp_ratio  =  0.256760369991
kurtosis  =  7.55739122605
n_points  =  203
period  =  0.455352747757
period_SNR  =  10.106395645
period_log10FAP  =  -7.55353738364
period_uncertainty  =  5.67460189604e-05
phase_cusum  =  0.188082651444
phase_eta  =  0.675936267136
phi21  =  -2.58146413252
phi31  =  -5.35190848059
quartile31  =  0.17
r21  =  0.468670577894
r31  =  0.20660577517
shapiro_w  =  0.73840713501
skewness  =  -2.495672125
slope_per10  =  -0.0851281212952
slope_per90  =  0.148965276786
stetson_k  =  0.571795300922
weighted_mean  =  10.8322660099
weighted_std  =  0.220817532005
