-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335619814929
cusum  =  0.0999090330057
eta  =  0.594704109226
hl_amp_ratio  =  0.318582482591
kurtosis  =  -0.658583086989
n_points  =  374
period  =  0.526141718646
period_SNR  =  48.8276195858
period_log10FAP  =  -52.274737999
period_uncertainty  =  7.96605090577e-05
phase_cusum  =  0.229064093851
phase_eta  =  0.181746513475
phi21  =  -2.45800837835
phi31  =  -1.61614958372
quartile31  =  0.445
r21  =  0.434597042125
r31  =  0.317952151822
shapiro_w  =  0.869355022907
skewness  =  -0.805845727639
slope_per10  =  -0.137425609476
slope_per90  =  0.231277048802
stetson_k  =  0.754013738492
weighted_mean  =  13.525896521
weighted_std  =  0.287431059099
