-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.385758869292
cusum  =  0.103533625954
eta  =  0.579982693709
hl_amp_ratio  =  0.431067253839
kurtosis  =  0.0805210216136
n_points  =  308
period  =  0.479259866778
period_SNR  =  37.9392204619
period_log10FAP  =  -37.6391464515
period_uncertainty  =  6.23484251658e-05
phase_cusum  =  0.238857691997
phase_eta  =  0.161361929243
phi21  =  0.711381038069
phi31  =  -1.51614478939
quartile31  =  0.39
r21  =  0.507685616936
r31  =  0.326325676692
shapiro_w  =  0.876004159451
skewness  =  -1.03157782875
slope_per10  =  -0.208374726876
slope_per90  =  0.238904306924
stetson_k  =  0.755232990302
weighted_mean  =  13.0948014194
weighted_std  =  0.311992300525
