-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.293500857571
cusum  =  0.152840098034
eta  =  0.557200154547
hl_amp_ratio  =  0.345676832691
kurtosis  =  -0.682643616464
n_points  =  296
period  =  0.523377996384
period_SNR  =  40.4820744206
period_log10FAP  =  -42.6513001538
period_uncertainty  =  7.63164198115e-05
phase_cusum  =  0.257964494962
phase_eta  =  0.161779292076
phi21  =  0.581478040584
phi31  =  2.20285224804
quartile31  =  0.42
r21  =  0.448070884748
r31  =  0.227147435947
shapiro_w  =  0.903586685658
skewness  =  -0.708604421256
slope_per10  =  -0.176281996095
slope_per90  =  0.239031464278
stetson_k  =  0.730435240552
weighted_mean  =  14.9292952723
weighted_std  =  0.250456129819
