-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337894723819
cusum  =  0.199220290856
eta  =  0.556871744968
hl_amp_ratio  =  0.455610154392
kurtosis  =  -0.69708429819
n_points  =  297
period  =  0.578172087241
period_SNR  =  34.6487311044
period_log10FAP  =  -34.7760840717
period_uncertainty  =  9.09762243493e-05
phase_cusum  =  0.21601879999
phase_eta  =  0.318870342496
phi21  =  -2.37720247078
phi31  =  -1.4909359499
quartile31  =  0.45
r21  =  0.478826581683
r31  =  0.288124416151
shapiro_w  =  0.913853526115
skewness  =  -0.693370234812
slope_per10  =  -0.0854703972003
slope_per90  =  0.156217711861
stetson_k  =  0.767852940038
weighted_mean  =  14.9183351866
weighted_std  =  0.283029012062
