-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.248796998311
cusum  =  0.170083374313
eta  =  0.550799838444
hl_amp_ratio  =  0.516411908441
kurtosis  =  -0.624456651658
n_points  =  490
period  =  0.552975282416
period_SNR  =  57.1424627223
period_log10FAP  =  -59.1951283691
period_uncertainty  =  9.82194138296e-05
phase_cusum  =  0.270363959884
phase_eta  =  0.499381160136
phi21  =  -2.30392369
phi31  =  -1.0075376228
quartile31  =  0.37
r21  =  0.382857209903
r31  =  0.258397905448
shapiro_w  =  0.943306624889
skewness  =  -0.580869402163
slope_per10  =  -0.0726925131659
slope_per90  =  0.0879151846693
stetson_k  =  0.786410899659
weighted_mean  =  16.7447076563
weighted_std  =  0.228072217828
