-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.182053796431
cusum  =  0.0830915958167
eta  =  0.586844201258
hl_amp_ratio  =  0.958064886819
kurtosis  =  -0.953227442976
n_points  =  280
period  =  0.354725972755
period_SNR  =  36.3337772525
period_log10FAP  =  -40.5085261232
period_uncertainty  =  3.47130755095e-05
phase_cusum  =  0.271001718275
phase_eta  =  0.430996584405
phi21  =  -2.98950847843
phi31  =  -3.21487550934
quartile31  =  0.2225
r21  =  0.0423775666707
r31  =  0.0720695600818
shapiro_w  =  0.972063601017
skewness  =  0.026264744987
slope_per10  =  -0.0976737851417
slope_per90  =  0.120328521076
stetson_k  =  0.860625571976
weighted_mean  =  13.3655862488
weighted_std  =  0.135641570347
