-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269013225704
cusum  =  0.148348199823
eta  =  0.518898358028
hl_amp_ratio  =  0.40559490508
kurtosis  =  -0.388994422725
n_points  =  381
period  =  0.555465163073
period_SNR  =  45.0879395378
period_log10FAP  =  -49.4908380389
period_uncertainty  =  8.24915609531e-05
phase_cusum  =  0.272838689047
phase_eta  =  0.281839235804
phi21  =  3.91567534731
phi31  =  4.98884354271
quartile31  =  0.3
r21  =  0.470836896261
r31  =  0.304825595567
shapiro_w  =  0.91384357214
skewness  =  -0.77821379525
slope_per10  =  -0.125037303788
slope_per90  =  0.143499998376
stetson_k  =  0.7504244793
weighted_mean  =  15.9686105227
weighted_std  =  0.232114840606
