-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.322662019589
cusum  =  0.129258419813
eta  =  0.851283532607
hl_amp_ratio  =  0.684345346959
kurtosis  =  -1.06238753334
n_points  =  407
period  =  0.511383506973
period_SNR  =  41.9038501943
period_log10FAP  =  -48.2823615391
period_uncertainty  =  8.98846123186e-05
phase_cusum  =  0.252706792695
phase_eta  =  0.228926814237
phi21  =  4.06941309812
phi31  =  5.35240815809
quartile31  =  0.48
r21  =  0.500619006298
r31  =  0.338503886977
shapiro_w  =  0.948259711266
skewness  =  -0.320985521167
slope_per10  =  -0.0707476095681
slope_per90  =  0.104871318122
stetson_k  =  0.856966866724
weighted_mean  =  13.872321904
weighted_std  =  0.290755596042
