-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.278500763205
cusum  =  0.136783974093
eta  =  0.551054293268
hl_amp_ratio  =  0.546450728452
kurtosis  =  -0.798876194018
n_points  =  381
period  =  0.583007541036
period_SNR  =  45.4293018171
period_log10FAP  =  -48.0123101029
period_uncertainty  =  9.34606533213e-05
phase_cusum  =  0.285439028367
phase_eta  =  0.420352565556
phi21  =  4.04375118987
phi31  =  5.25318237669
quartile31  =  0.39
r21  =  0.40155551773
r31  =  0.18302184703
shapiro_w  =  0.950955092907
skewness  =  -0.469388048323
slope_per10  =  -0.0816426602467
slope_per90  =  0.0668332744476
stetson_k  =  0.780405957606
weighted_mean  =  17.114115768
weighted_std  =  0.247231677596
