-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.304967464183
cusum  =  0.100367040483
eta  =  0.60764898835
hl_amp_ratio  =  0.428665390499
kurtosis  =  -0.728498747004
n_points  =  324
period  =  0.509343202859
period_SNR  =  38.2125504381
period_log10FAP  =  -38.7434422914
period_uncertainty  =  7.2239066871e-05
phase_cusum  =  0.26174566319
phase_eta  =  0.283058807401
phi21  =  -2.359571043
phi31  =  -1.2035556174
quartile31  =  0.44
r21  =  0.466425653354
r31  =  0.291121206621
shapiro_w  =  0.916811347008
skewness  =  -0.653282018536
slope_per10  =  -0.104940903568
slope_per90  =  0.1569494062
stetson_k  =  0.781420442775
weighted_mean  =  15.574806151
weighted_std  =  0.274242432605
