-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.23


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  3.67645815277
cusum  =  0.426022620251
eta  =  1.59913294636
hl_amp_ratio  =  2.18491295962
kurtosis  =  -0.794878988386
n_points  =  8
period  =  0.181491791263
period_SNR  =  1.61494317183
period_log10FAP  =  0.0
period_uncertainty  =  4.08057628336e-06
phase_cusum  =  0.426022620251
phase_eta  =  1.59913294636
phi21  =  0.153056598076
phi31  =  1.07477089505
quartile31  =  0.6125
r21  =  0.514336420319
r31  =  0.492856117696
shapiro_w  =  0.837921917439
skewness  =  -0.311754687014
slope_per10  =  -0.0594392855517
slope_per90  =  0.467144774599
stetson_k  =  0.718642408898
weighted_mean  =  9.4625
weighted_std  =  0.3997733733
