-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.231605161135
cusum  =  0.103274459445
eta  =  0.477394997089
hl_amp_ratio  =  0.974899132948
kurtosis  =  -1.56777937712
n_points  =  433
period  =  0.282432031208
period_SNR  =  70.6919530559
period_log10FAP  =  -80.0519050391
period_uncertainty  =  2.56220660013e-05
phase_cusum  =  0.275559055773
phase_eta  =  0.0766281435387
phi21  =  1.45161282362
phi31  =  -0.157301109828
quartile31  =  0.36
r21  =  0.21055356477
r31  =  0.0803687783829
shapiro_w  =  0.894435048103
skewness  =  0.00295283767978
slope_per10  =  -0.0718998411883
slope_per90  =  0.0725170023463
stetson_k  =  0.916872724255
weighted_mean  =  16.2466091768
weighted_std  =  0.178935462687
