-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.329549564486
cusum  =  0.178330823268
eta  =  0.698549400365
hl_amp_ratio  =  0.414119200878
kurtosis  =  -0.475157968776
n_points  =  328
period  =  0.46129573947
period_SNR  =  38.8435148262
period_log10FAP  =  -34.8767906664
period_uncertainty  =  4.79766764908e-05
phase_cusum  =  0.235876076305
phase_eta  =  0.764647528143
phi21  =  0.677802508487
phi31  =  2.11213349773
quartile31  =  0.4225
r21  =  0.231293486492
r31  =  0.0549110475862
shapiro_w  =  0.930131018162
skewness  =  -0.714667024003
slope_per10  =  -0.0565509028976
slope_per90  =  0.0659636371984
stetson_k  =  0.730091257667
weighted_mean  =  17.428564779
weighted_std  =  0.288388590363
