-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.377035651264
cusum  =  0.152937057815
eta  =  0.504113833332
hl_amp_ratio  =  0.48470311737
kurtosis  =  -1.23892569751
n_points  =  412
period  =  0.496425094079
period_SNR  =  52.2562761261
period_log10FAP  =  -53.6931974906
period_uncertainty  =  7.91578250294e-05
phase_cusum  =  0.339002374256
phase_eta  =  0.188921312423
phi21  =  -2.31584861276
phi31  =  -4.46147630054
quartile31  =  0.6425
r21  =  0.465940796582
r31  =  0.286417294827
shapiro_w  =  0.916546404362
skewness  =  -0.387668977236
slope_per10  =  -0.0722800775288
slope_per90  =  0.0604368971993
stetson_k  =  0.78882834091
weighted_mean  =  17.4666906381
weighted_std  =  0.368866531539
