-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.372997143621
cusum  =  0.116641246372
eta  =  0.544106216957
hl_amp_ratio  =  0.392434353153
kurtosis  =  -0.400267758032
n_points  =  284
period  =  0.479204133538
period_SNR  =  38.8388869697
period_log10FAP  =  -33.1468848913
period_uncertainty  =  9.20888666371e-05
phase_cusum  =  0.2192595271
phase_eta  =  0.129650990892
phi21  =  -2.40305919291
phi31  =  -1.3949320771
quartile31  =  0.5025
r21  =  0.489996053491
r31  =  0.373125368582
shapiro_w  =  0.908170163631
skewness  =  -0.785693989052
slope_per10  =  -0.124967717316
slope_per90  =  0.115418999358
stetson_k  =  0.752086186809
weighted_mean  =  13.4391351194
weighted_std  =  0.348631653317
