-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.77


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.15052984469
cusum  =  0.11804498656
eta  =  0.83784274531
hl_amp_ratio  =  1.03799238063
kurtosis  =  -1.00480707083
n_points  =  258
period  =  0.391795809536
period_SNR  =  34.1898423013
period_log10FAP  =  -29.857898832
period_uncertainty  =  4.27668661331e-05
phase_cusum  =  0.275489065189
phase_eta  =  0.724940245179
phi21  =  -0.897609714752
phi31  =  1.56537547429
quartile31  =  0.23
r21  =  0.17866882097
r31  =  0.038633285094
shapiro_w  =  0.969735503197
skewness  =  0.0306944694211
slope_per10  =  -0.0795507905793
slope_per90  =  0.100504456996
stetson_k  =  0.866526000556
weighted_mean  =  16.6859729729
weighted_std  =  0.133444564766
